-- Universal-CSV-Import schreibt source = 'csv'; bisherige CHECK erlaubte das nicht → 500 beim Import.
ALTER TABLE vitals_baseline DROP CONSTRAINT IF EXISTS vitals_baseline_source_check;
ALTER TABLE vitals_baseline ADD CONSTRAINT vitals_baseline_source_check
    CHECK (source IN ('manual', 'apple_health', 'garmin', 'withings', 'csv'));

COMMENT ON COLUMN vitals_baseline.source IS 'manual | apple_health | garmin | withings | csv (Universal-Import)';
